\chapter{Einleitung}\label{ch:einleitung}
Für verschiedene Anwendungen wird heutzutage immer mehr Rechenleistung benötigt.
Nicht unbedingt für Webserver, die für die Webseiten gebraucht werden, sondern vor allem in der Forschung und beim Militär.
Die meiste Leistung brauchen dabei Anwendungsbereiche wie Klima- und Erdsystemforschung, Geophysik, Nanostrukturphysik, Festkörperphysik, Hydrodynamik, Astrophysik, Elementarteilchenphysik, Physik der Hadronen und Kerne, Materialwissenschaften, theoretische Chemie, Biophysik, Bioinformatik sowie die Plasmaphysik\cite{einleitung}.
Die Klima- beziehungsweise Wetterberechnungen wären dabei auf kleineren Workstations oder Servern gar nicht möglich.
Es müssen extrem viele Parameter mit eingerechnet werden, wofür die \ac{HPC} verwendet werden können.

Im nachfolgenden Dokument wird zuerst auf die Hardware beziehungsweise Architektur eines \ac{HPC} eingegangen.
Danach geht es um die Software, die zum Betrieb eines solchen Clusters genutzt werden kann.
Zuletzt wird noch auf die Vor- und Nachteile eines Clusters im Vergleich zu einem Supercomputer, der nicht als Cluster aufgebaut ist, eingegangen.
